ZR18_R3_em_bcr3_07_ch2distrb.ps ** Selected residues only

Chi-2 frequency distributions ZR18_R3_em_bcr3 (10 models)**

g- t g+ g- t g+ g- t g+ g- t g+

Page 1

PROCHECK-NMR

2 4 6 8 A MET 15 cv 0.565 A LYS 16 cv 0.001 A ILE 17 cv 0.317 A ASP 29 cv 0.000

2 4 6 8 A TYR 31 cv 0.401 A GLN 38 cv 0.124 A PHE 41 cv 0.264 A ILE 42 cv 0.724

2 4 6 8 A ASN 43 cv 0.249 A ASP 44 cv 0.000 A ILE 45 cv 0.000 A LEU 46 cv 0.318

2 4 6 8 A LYS 47 cv 0.000 A GLU 49 cv 0.000 A ILE 54 cv 0.076 A PHE 55 cv 0.409

2 4 6 8 A HIS 56 cv 0.290 A MET 58 cv 0.411 A ASP 59 cv 0.002 A PHE 60 cv 0.200

2 4 6 8 A ILE 61 cv 0.311 A ASP 64 cv 0.077 A LYS 65 cv 0.006 A GLU 66 cv 0.429

2 4 6 8 A ASN 67 cv 0.000 A ASN 70 cv 0.288 A TRP 71 cv 0.764 A GLU 72 cv 0.000

2 4 6 8 A LEU 75 cv 0.437 A LYS 77 cv 0.396

0 60 120 180 240 300

A GLU 79 cv 0.000

0 60 120 180 240 300 360

A PHE 82 cv 0.721

Chi-2 (degrees)

Frequency

cv = Circular Variance (low values signify high clustering of the data points). Accessible Buried