XCR50_R3_em_bcr3_07_ch2distrb.ps ** Selected residues only

Chi-2 frequency distributions XCR50_R3_em_bcr3 (20 models)**

g- t g+ g- t g+ g- t g+ g- t g+

Page 1

PROCHECK-NMR

5 10 15 20 A LEU 3 cv 0.117 A LEU 5 cv 0.042 A TYR 6 cv 0.779 A GLN 7 cv 0.002

5 10 15 20 A LEU 13 cv 0.001 A ASP 15 cv 0.195 A GLN 16 cv 0.298 A GLU 19 cv 0.222

5 10 15 20 A LEU 21 cv 0.002 A GLN 23 cv 0.588 A ARG 25 cv 0.001 A PHE 29 cv 0.500

5 10 15 20 A PHE 30 cv 0.189 A PHE 33 cv 0.808 A ILE 34 cv 0.161 A LEU 40 cv 0.000

5 10 15 20 A GLU 41 cv 0.001 A TYR 44 cv 0.131 A LEU 46 cv 0.000 A ARG 47 cv 0.006

5 10 15 20 A LEU 51 cv 0.068 A ARG 52 cv 0.011 A ASP 53 cv 0.176 A MET 55 cv 0.535

5 10 15 20 A GLU 58 cv 0.001 A LEU 59 cv 0.188 A ASP 60 cv 0.004 A TRP 61 cv 0.741

5 10 15 20 A PHE 63 cv 0.008 A ASP 64 cv 0.054 A ARG 67 cv 0.001 A LEU 68 cv 0.139

5 10 15 20 A ARG 69 cv 0.074

0 60 120 180 240 300

A TRP 71 cv 0.351

0 60 120 180 240 300

A LEU 72 cv 0.068

0 60 120 180 240 300 360

A ASP 73 cv 0.000

Chi-2 (degrees)

Frequency

cv = Circular Variance (low values signify high clustering of the data points). Accessible Buried