SPR104_R3_em_bcr3_07_ch2distrb.ps ** Selected residues only

Chi-2 frequency distributions SPR104_R3_em_bcr3 (20 models)**

g- t g+ g- t g+ g- t g+ g- t g+

Page 1

PROCHECK-NMR

3 6 9 12 M PHE 9 cv 0.615 M GLU 10 cv 0.001 M ILE 11 cv 0.000 M GLU 12 cv 0.702

3 6 9 12 M GLU 13 cv 0.002 M HIS 14 cv 0.792 M LEU 15 cv 0.342 M LEU 16 cv 0.143

3 6 9 12 M LEU 18 cv 0.001 M GLU 20 cv 0.002 M ASN 21 cv 0.185 M TRP 25 cv 0.773

3 6 9 12 M LYS 27 cv 0.006 M GLU 28 cv 0.004 M ILE 29 cv 0.002 M ASN 30 cv 0.205

3 6 9 12 M ARG 31 cv 0.004 M PHE 34 cv 0.823 M LYS 40 cv 0.206 M PHE 41 cv 0.869

3 6 9 12 M ASP 42 cv 0.141 M ILE 43 cv 0.001 M ARG 44 cv 0.009 M TRP 46 cv 0.686

3 6 9 12 M ILE 57 cv 0.001 M LEU 59 cv 0.090 M ASN 61 cv 0.453 M GLU 62 cv 0.155

3 6 9 12 M GLU 63 cv 0.088 M PHE 64 cv 0.103 M GLN 65 cv 0.432 M MET 67 cv 0.009

3 6 9 12 M ASP 69 cv 0.059 M PHE 71 cv 0.156 M LYS 72 cv 0.101 M PHE 101 cv 0.615

0 60 120 180 240 300 0 3 6 9 12 M GLU 102 cv 0.001

0 60 120 180 240 300

M ILE 103 cv 0.000

0 60 120 180 240 300

M GLU 104 cv 0.703

0 60 120 180 240 300 360

M GLU 105 cv 0.002

Chi-2 (degrees)

Frequency

cv = Circular Variance (low values signify high clustering of the data points). Accessible Buried

SPR104_R3_em_bcr3_07_ch2distrb.ps ** Selected residues only

Chi-2 frequency distributions SPR104_R3_em_bcr3 (20 models)**

g- t g+ g- t g+ g- t g+ g- t g+

Page 2

PROCHECK-NMR

3 6 9 12 M HIS 106 cv 0.792 M LEU 107 cv 0.342 M LEU 108 cv 0.143 M LEU 110 cv 0.001

3 6 9 12 M GLU 112 cv 0.002 M ASN 113 cv 0.185 M TRP 117 cv 0.773 M LYS 119 cv 0.006

3 6 9 12 M GLU 120 cv 0.004 M ILE 121 cv 0.002 M ASN 122 cv 0.205 M ARG 123 cv 0.004

3 6 9 12 M PHE 126 cv 0.823 M LYS 132 cv 0.206 M PHE 133 cv 0.869 M ASP 134 cv 0.141

3 6 9 12 M ILE 135 cv 0.001 M ARG 136 cv 0.009 M TRP 138 cv 0.686 M ILE 149 cv 0.001

3 6 9 12 M LEU 151 cv 0.090 M ASN 153 cv 0.453 M GLU 154 cv 0.155 M GLU 155 cv 0.088

3 6 9 12 M PHE 156 cv 0.103 M GLN 157 cv 0.432 M MET 159 cv 0.009 M ASP 161 cv 0.059

0 60 120 180 240 300 0 3 6 9 12 M PHE 163 cv 0.156

0 60 120 180 240 300

M LYS 164 cv 0.101

Chi-2 (degrees)

Frequency

cv = Circular Variance (low values signify high clustering of the data points). Accessible Buried