SGR209C_NMR_em_bcr3_07_ch2distrb.ps ** Selected residues only

Chi-2 frequency distributions SGR209C_NMR_em_bcr3 (20 models)**

g- t g+ g- t g+ g- t g+ g- t g+

Page 1

PROCHECK-NMR

3 6 9 12 A TYR 14 cv 0.445 A MET 16 cv 0.776 A LYS 17 cv 0.017 A LEU 20 cv 0.256

3 6 9 12 A LEU 23 cv 0.218 A GLU 24 cv 0.842 A LYS 25 cv 0.075 A ASN 26 cv 0.292

3 6 9 12 A ILE 29 cv 0.226 A LYS 30 cv 0.363 A TYR 33 cv 0.107 A ARG 34 cv 0.278

3 6 9 12 A GLN 35 cv 0.871 A ILE 36 cv 0.335 A PHE 37 cv 0.103 A GLU 38 cv 0.348

3 6 9 12 A ILE 49 cv 0.450 A TYR 51 cv 0.014 A LEU 52 cv 0.001 A GLU 53 cv 0.174

3 6 9 12 A GLN 55 cv 0.544 A ARG 57 cv 0.158 A ASN 58 cv 0.561 A ASP 60 cv 0.378

3 6 9 12 A ILE 61 cv 0.000 A MET 63 cv 0.574 A LYS 64 cv 0.442 A GLU 65 cv 0.927

3 6 9 12 A PHE 66 cv 0.006 A ARG 68 cv 0.049 A ARG 69 cv 0.587 A LEU 70 cv 0.000

3 6 9 12 A LYS 72 cv 0.113 A LEU 75 cv 0.213 A TYR 76 cv 0.302 A ARG 77 cv 0.141

0 60 120 180 240 300 0 3 6 9 12 A LYS 78 cv 0.337

0 60 120 180 240 300

A PHE 84 cv 0.397

0 60 120 180 240 300

A ILE 85 cv 0.203

0 60 120 180 240 300 360

A ASN 86 cv 0.491

Chi-2 (degrees)

Frequency

cv = Circular Variance (low values signify high clustering of the data points). Accessible Buried

SGR209C_NMR_em_bcr3_07_ch2distrb.ps ** Selected residues only

Chi-2 frequency distributions SGR209C_NMR_em_bcr3 (20 models)**

g- t g+ g- t g+ g- t g+ g- t g+

Page 2

PROCHECK-NMR

3 6 9 12 A ARG 88 cv 0.806 A LEU 90 cv 0.001 A GLU 91 cv 0.400 A LEU 92 cv 0.016

3 6 9 12 A PHE 94 cv 0.682 A ARG 95 cv 0.151 A HIS 96 cv 0.328 A ILE 97 cv 0.000

3 6 9 12 A LEU 98 cv 0.169 A ARG 105 cv 0.457 A GLU 106 cv 0.681 A GLU 107 cv 0.386

3 6 9 12 A GLN 109 cv 0.392 A LYS 110 cv 0.125 A TYR 111 cv 0.777 A PHE 112 cv 0.004

3 6 9 12 A ILE 114 cv 0.000 A LEU 120 cv 0.001 A LEU 123 cv 0.001 A ASP 125 cv 0.604

3 6 9 12 A LEU 127 cv 0.000 A ASP 129 cv 0.216 A GLN 131 cv 0.488 A GLU 132 cv 0.599

3 6 9 12 A TYR 133 cv 0.571 A ASP 135 cv 0.641 A TYR 136 cv 0.648 A PHE 137 cv 0.665

3 6 9 12 A GLU 139 cv 0.349

0 60 120 180 240 300

A GLU 140 cv 0.190

Chi-2 (degrees)

Frequency

cv = Circular Variance (low values signify high clustering of the data points). Accessible Buried