OR8C_R3_em_bcr3_07_ch2distrb.ps ** Selected residues only

Chi-2 frequency distributions OR8C_R3_em_bcr3 (20 models)**

g- t g+ g- t g+ g- t g+ g- t g+

Page 1

PROCHECK-NMR

5 10 15 20 A ARG 5 cv 0.425 A TYR 6 cv 0.895 A ILE 7 cv 0.293 A ASP 9 cv 0.231

5 10 15 20 A MET 10 cv 0.005 A ILE 12 cv 0.123 A GLU 13 cv 0.001 A GLU 14 cv 0.525

5 10 15 20 A LEU 15 cv 0.236 A ARG 17 cv 0.001 A ASP 18 cv 0.004 A TRP 19 cv 0.022

5 10 15 20 A PHE 20 cv 0.196 A MET 21 cv 0.001 A LEU 22 cv 0.000 A MET 23 cv 0.074

5 10 15 20 A LYS 25 cv 0.355 A GLN 26 cv 0.002 A LYS 27 cv 0.336 A GLU 29 cv 0.165

5 10 15 20 A LEU 32 cv 0.162 A ILE 34 cv 0.093 A ARG 35 cv 0.057 A ILE 36 cv 0.078

5 10 15 20 A ASP 37 cv 0.036 A GLN 38 cv 0.275 A ILE 40 cv 0.378 A MET 41 cv 0.004

5 10 15 20 A ASP 42 cv 0.156 A LYS 43 cv 0.001 A ASN 44 cv 0.047 A ILE 45 cv 0.085

5 10 15 20 A MET 46 cv 0.220 A LEU 47 cv 0.332 A LYS 48 cv 0.003 A ASN 50 cv 0.047

0 60 120 180 240 300 0 5 10 15 20 A PHE 51 cv 0.794

0 60 120 180 240 300

A ILE 54 cv 0.001

0 60 120 180 240 300

A PHE 55 cv 0.186

0 60 120 180 240 300 360

A ASP 56 cv 0.182

Chi-2 (degrees)

Frequency

cv = Circular Variance (low values signify high clustering of the data points). Accessible Buried

OR8C_R3_em_bcr3_07_ch2distrb.ps ** Selected residues only

Chi-2 frequency distributions OR8C_R3_em_bcr3 (20 models)**

g- t g+ g- t g+ g- t g+ g- t g+

Page 2

PROCHECK-NMR

5 10 15 20 A ARG 57 cv 0.388 A LEU 58 cv 0.091 A GLU 59 cv 0.003 A LEU 61 cv 0.000

5 10 15 20 A ILE 62 cv 0.000 A LEU 63 cv 0.356 A LEU 64 cv 0.055 A ARG 65 cv 0.337

5 10 15 20 A PHE 67 cv 0.299 A GLU 69 cv 0.190 A GLU 70 cv 0.122 A ILE 73 cv 0.165

5 10 15 20 A GLU 76 cv 0.005 A ILE 77 cv 0.000 A LEU 80 cv 0.062 A HIS 86 cv 0.102

5 10 15 20 A ILE 88 cv 0.081 A GLU 89 cv 0.306 A ASP 90 cv 0.009 A LYS 92 cv 0.047

5 10 15 20 A ASN 93 cv 0.000 A ILE 95 cv 0.000 A LEU 98 cv 0.000 A ILE 99 cv 0.000

5 10 15 20 A LEU 102 cv 0.001 A GLU 103 cv 0.462 A ARG 104 cv 0.002 A ASN 105 cv 0.025

5 10 15 20 A ASP 106 cv 0.122 A ASN 107 cv 0.394 A ARG 110 cv 0.074 A LYS 113 cv 0.000

5 10 15 20 A LEU 115 cv 0.138 A GLN 116 cv 0.079 A ARG 117 cv 0.138 A PHE 118 cv 0.183

0 60 120 180 240 300 0 5 10 15 20 A LEU 131 cv 0.426

Chi-2 (degrees)

Frequency

cv = Circular Variance (low values signify high clustering of the data points). Accessible Buried