OR8C_R3Cons_em_bcr3_07_ch2distrb.ps ** Selected residues only

Chi-2 frequency distributions OR8C_R3Cons_em_bcr3 (20 models)**

g- t g+ g- t g+ g- t g+ g- t g+

Page 1

PROCHECK-NMR

5 10 15 20 A ARG 5 cv 0.000 A TYR 6 cv 0.299 A ILE 7 cv 0.000 A ASP 9 cv 0.217

5 10 15 20 A MET 10 cv 0.002 A ILE 12 cv 0.000 A GLU 13 cv 0.001 A GLU 14 cv 0.423

5 10 15 20 A LEU 15 cv 0.060 A ARG 17 cv 0.002 A ASP 18 cv 0.004 A TRP 19 cv 0.001

5 10 15 20 A PHE 20 cv 0.197 A MET 21 cv 0.082 A LEU 22 cv 0.238 A MET 23 cv 0.003

5 10 15 20 A LYS 25 cv 0.249 A GLN 26 cv 0.249 A LYS 27 cv 0.219 A GLU 29 cv 0.000

5 10 15 20 A LEU 32 cv 0.236 A ILE 34 cv 0.000 A ARG 35 cv 0.004 A ILE 36 cv 0.262

5 10 15 20 A ASP 37 cv 0.029 A GLN 38 cv 0.001 A ILE 40 cv 0.514 A MET 41 cv 0.000

5 10 15 20 A ASP 42 cv 0.000 A LYS 43 cv 0.001 A ASN 44 cv 0.058 A ILE 45 cv 0.000

5 10 15 20 A MET 46 cv 0.003 A LEU 47 cv 0.000 A LYS 48 cv 0.159 A ASN 50 cv 0.053

0 60 120 180 240 300 0 5 10 15 20 A PHE 51 cv 0.798

0 60 120 180 240 300

A ILE 54 cv 0.271

0 60 120 180 240 300

A PHE 55 cv 0.010

0 60 120 180 240 300 360

A ASP 56 cv 0.121

Chi-2 (degrees)

Frequency

cv = Circular Variance (low values signify high clustering of the data points). Accessible Buried

OR8C_R3Cons_em_bcr3_07_ch2distrb.ps ** Selected residues only

Chi-2 frequency distributions OR8C_R3Cons_em_bcr3 (20 models)**

g- t g+ g- t g+ g- t g+ g- t g+

Page 2

PROCHECK-NMR

5 10 15 20 A ARG 57 cv 0.358 A LEU 58 cv 0.001 A GLU 59 cv 0.002 A LEU 61 cv 0.000

5 10 15 20 A ILE 62 cv 0.000 A LEU 63 cv 0.000 A LEU 64 cv 0.000 A ARG 65 cv 0.010

5 10 15 20 A PHE 67 cv 0.598 A GLU 69 cv 0.005 A GLU 70 cv 0.000 A ILE 73 cv 0.046

5 10 15 20 A GLU 76 cv 0.001 A ILE 77 cv 0.001 A LEU 80 cv 0.000 A HIS 86 cv 0.101

5 10 15 20 A ILE 88 cv 0.000 A GLU 89 cv 0.352 A ASP 90 cv 0.009 A LYS 92 cv 0.002

5 10 15 20 A ASN 93 cv 0.001 A ILE 95 cv 0.000 A LEU 98 cv 0.001 A ILE 99 cv 0.000

5 10 15 20 A LEU 102 cv 0.000 A GLU 103 cv 0.144 A ARG 104 cv 0.001 A ASN 105 cv 0.321

5 10 15 20 A ASP 106 cv 0.076 A ASN 107 cv 0.383 A ARG 110 cv 0.000 A LYS 113 cv 0.001

5 10 15 20 A LEU 115 cv 0.000 A GLN 116 cv 0.003 A ARG 117 cv 0.350 A PHE 118 cv 0.003

0 60 120 180 240 300 0 5 10 15 20 A LEU 131 cv 0.000

Chi-2 (degrees)

Frequency

cv = Circular Variance (low values signify high clustering of the data points). Accessible Buried