GMR137_R3Cons_em_bcr3_07_ch2distrb.ps ** Selected residues only

Chi-2 frequency distributions GMR137_R3Cons_em_bcr3 (20 models)**

g- t g+ g- t g+ g- t g+ g- t g+

Page 1

PROCHECK-NMR

4 8 12 16 A MET 1 cv 0.002 A ASN 2 cv 0.056 A LEU 3 cv 0.001 A ASN 6 cv 0.787

4 8 12 16 A LYS 8 cv 0.000 A ASP 13 cv 0.036 A LEU 18 cv 0.413 A ASN 19 cv 0.043

4 8 12 16 A GLU 22 cv 0.535 A LEU 23 cv 0.263 A LEU 24 cv 0.286 A LEU 27 cv 0.074

4 8 12 16 A LYS 28 cv 0.072 A GLU 33 cv 0.368 A TYR 34 cv 0.099 A GLU 38 cv 0.001

4 8 12 16 A LEU 39 cv 0.257 A ASN 40 cv 0.126 A GLU 42 cv 0.001 A LEU 44 cv 0.313

4 8 12 16 A GLU 45 cv 0.000 A ARG 46 cv 0.003 A GLU 47 cv 0.000 A PHE 49 cv 0.008

4 8 12 16 A ASP 50 cv 0.113 A LYS 55 cv 0.002 A ASP 56 cv 0.311 A ASP 58 cv 0.056

0 60 120 180 240 300 0 4 8 12 16 A GLU 61 cv 0.252

0 60 120 180 240 300

A PHE 62 cv 0.841

0 60 120 180 240 300 360

A LEU 63 cv 0.135

Chi-2 (degrees)

Frequency

cv = Circular Variance (low values signify high clustering of the data points). Accessible Buried